mainAide relative au chargeur d'amorçageMandriva Linux 2009 vous souhaite la bienvenue !

Utilisez ce menu pour sélectionner la fonction désirée. Si vous avez des problèmes de navigation dans ce système d'aide, pressez la touche F1 pour entrer dans la helpdescription du système d'aide. Les fonctions principales dans ce menu sont :

harddiskAmorcerdepuisledisquedur : cette sélection ne fera rien au système. Cela démarre simplement un système d'exploitation installé précédemment.

linuxInstallation : ce mode d'installation fonctionne sur la plupart des machines. Si, lors de l'amorçage, vous connaissez un gel du système ou des problèmes de reconnaissance des composants matériels tels que contrôleurs de disque ou cartes réseau, essayez l'une des options d'installation suivantes.

noacpiInstallation--ACPIdésactivé : nombre des ordinateurs vendus actuellement ont des implémentations ACPI incomplètes ou défectueuses. Cette sélection désactive la prise en charge ACPI dans le noyau mais laisse actives des caractéristiques relatives à la performance telles que DMA pour les disques durs IDE.

failsafeInstallation--Modesécurisé : si vous n'avez pas réussi avec Installation, cette sélection pourrait résoudre votre problème.

rescueSystèmedesecours : cette image d'amorçage démarre un petit système Linux dans le RAM. Ceci est utile si le système ne démarre pas correctement. Une fois ce système amorcé, connectez-vous en tant que root.

memtestTestdemémoire : ce test de mémoire n'est pas uniquement utile à la vérification de l'installation des nouveaux modules de mémoire. Il s'agit également d'un test de contraintes pour une bonne part de votre système et cela peut mettre en évidence des problèmes matériels.

optOptionsd'amorçage : les options d'amorçage peuvent changer complètement le comportement de votre système. Ce sont des paramètres pour le noyau.

helpF1Aide : cette aide est sensible au contexte. Elle affichera différents écrans selon l'élément actif sur l'écran de démarrage. Une description de ce système d'aide est également disponible.

videomodeF3Modevidéo : cette fonction permet de choisir entre différentes résolutions pour l'écran lors de l'installation. Si vous rencontrez des problèmes avec l'installation graphique, le mode textuel peut vous permettre de contourner le problème.

install_srcF4Sourced'installation : cette fonction permet de choisir la source d'installation.

keytableF2Langue : cette fonction permet de définir la langue et la disposition du clavier utilisées par le chargeur d'amorçage.

driverupdateF5Miseàjourdepilotes : pour des ordinateurs très récents, il peut être nécessaire de procéder à une mise à jour des pilotes pour pouvoir installer le système.helpUtilisation du système d'aideL'aide en ligne du chargeur d'amorçage est sensible au contexte. Elle donne des informations relatives à l'élément du menu sélectionné ou, si vous êtes en train de modifier des options d'amorçage, elle cherche à vous renseigner au sujet de l'option sur laquelle le curseur est positionné.

Touches de navigation

Flèche vers le haut : marquer le lien précédent
Flèche vers le bas : marquer le lien suivant
Flèche vers la gauche, Espace arrière : retourner au sujet précédent
Flèche vers la droite, Retour, Espace : suivre le lien
Page précédente : faire défiler vers le haut (une page)
Page suivante : faire défiler vers le bas (une page)
Début : aller à la première page
Fin : aller à la dernière page
Échap. : quitter l'aide


Retour à la mainpagededémarragedriverupdateMise à jour des pilotesSi vous nécessitez une disquette ou un CD de mise à jour des pilotes, pressez F5. Le chargeur d'amorçage vous demandera d'insérer le support de mise à jour des pilotes après le chargement du noyau Linux.

Une mise à jour des pilotes est une disquette contenant les nouvelles versions des pilotes pour le matériel ou des corrections de bogues nécessaires à l'installation.

Retour à la mainpagededémarragevideomodeSélection du mode vidéoPressez F3 pour obtenir la liste des modes vidéo que supporte votre carte graphique. Le mode le plus élevé que peut afficher votre écran est présélectionné.

Il est possible que votre écran ne puisse pas être détecté automatiquement. Dans ce cas, sélectionnez votre mode préféré manuellement.

Si votre système rencontre des problèmes avec la carte graphique lors de l'installation, le mode textuel peut vous permettre de contourner le problème.

Retour à la mainpagededémarragekeytableSélection de la langue et de la disposition du clavierPressez F2 pour changer la langue et la disposition du clavier utilisées par le chargeur d'amorçage.

Retour à la mainpagededémarrageinstall_srcSource d'installationPressez F4 pour choisir une source d'installation.

Cela revient au même que l'utilisation de l'option d'amorçage o_installinstaller.

Retour à la mainpagededémarragelinuxInstallationSélectionnez Installation pour démarrer l'installation par défaut. Les optoptionsd'amorçage entrées sont utilisées lors du démarrage. Cet élément active de nombreuses fonctionnalités du matériel couramment disponible.



Retour à la mainpagededémarrageharddiskAmorcer depuis le disque durSélectionnez Amorcer le système installé pour démarrer le système installé sur votre disque dur local. Ce système doit être installé correctement parce qu'uniquement le secteur maître d'amorçage (MBR, Master Boot Record) du premier disque dur est démarré. L'ID matériel du premier disque dur est fourni par le BIOS de l'ordinateur.

Utilisez cette option si vous avez oublié de retirer le CD ou le DVD du lecteur et que vous voulez démarrer l'ordinateur depuis le disque dur.



Retour à la mainpagededémarragenoacpiInstallation -- ACPI désactivéCertains matériels très récents peuvent nécessiter ACPI qui remplace complètement l'ancien système APM pour contrôler la gestion des interruptions.

Sélectionnez Installation -- ACPI désactivé si vous avez des problèmes lors de l'amorçage du noyau. Les problèmes connus avec ACPI sont :

* gel du noyau lors de l'amorçage
* cartes PCI incorrectement détectées ou initialisées



Retour à la mainpagededémarragefailsafeInstallation -- Mode sécuriséSélectionnez Installation -- Mode sécurisé si votre système reste bloqué lors de l'installation ou si des erreurs non reproductibles se produisent. Cette option désactive DMA pour les périphériques IDE et toutes les fonctions de gestion de l'énergie. Voyez également les options de noyau pour o_acpiacpi et o_ideide.

Retour à la mainpagededémarragerescueSystème de secoursLe système de secours est un petit système RAM de base. Depuis ce système, il est possible de procéder à tous les types de changements sur votre système installé. Étant donné que ce système ne dispose que d'outils de bas niveau, il est réservé aux experts.



Retour à la mainpagededémarragememtestTest de mémoireLe test de mémoire inclus fournit de bonnes possibilités de procéder à des tests de contraintes du matériel d'un système. Son objectif principal est de détecter des RAM défectueux mais il teste également beaucoup d'autres parties du système.
Cependant, si aucune erreur n'est trouvée, cela ne présente aucune garantie quant à la qualité de la mémoire bien que la plupart des défauts de mémoire soient détectés.


Retour à la mainpagededémarrageoptOptions d'amorçageIl existe deux types d'options d'amorçage disponibles. D'une part, les options qui affectent le programme d'installation, d'autre part les options de noyau. Certaines des options courantes sont :

a) options du programme d'installation

o_installinstaller -- sélectionner une source d'installation
networkoptionsréseau -- options réseau


b) options de noyau

o_splashsplash -- détermine le comportement de l'écran de démarrage (splash screen)
o_acpiacpi -- interface avancée de configuration et énergie
o_ideide -- contrôle du sous-système IDE


Retour à la mainpagededémarrageo_installOptions du programme d'installation : installerPar défaut, la source d'installation est recherchée dans les CD locaux. Pour une installation à travers le réseau, sélectionnez l'option installer. Les protocoles d'installation possibles sont
* FTP
* NFS
* HTTP
La syntaxe à utiliser est simplement comme celle des URL standards. Par exemple, si votre serveur se trouve à l'adresse 192.168.0.1 et vous voulez procéder à une installation basée NFS depuis le répertoire /install de ce serveur, spécifiez la source comme suit :

install=nfs://192.168.0.1/install

Soit la carte réseau sera configurée avec dhcp, soit vous devrez spécifier les paramètres vous-même comme décrits dans les networkoptionsréseau.


Retour aux optoptionsd'amorçageo_splashOptions de noyau : splashL'écran de démarrage (splash screen) est l'image affichée durant l'amorçage du système.

splash=0

L'écran de démarrage est désactivé. Ceci peut être utile avec de très vieux moniteurs ou lorsqu'une erreur se produit.

splash=verbose

Active l'écran de démarrage, les messages de noyau et d'amorçage sont également affichés.

splash=silent

Active l'écran de démarrage, les messages ne sont pas affichés. À la place, une barre de progression est affichée.

Retour aux optoptionsd'amorçagenetworkOptions du programme d'installation : options réseauIl est possible de configurer l'interface réseau dès maintenant. Le matériel sera détecté plus tard par DrakX. Le jeu minimum d'options pour configurer votre carte réseau consiste en l'IP d'hôte et le masque réseau. Par exemple :

hostip=192.168.0.10 netmask=255.255.255.0

ou, en plus court :

hostip=192.168.0.10/24

Si vous spécifiez une o_installinstallationbaséeréseau et ne définissez aucune de ces options, le programme d'installation essaie de configurer l'interface réseau avec dhcp. Si vous nécessitez une passerelle par défaut, spécifiez-le avec l'option gateway. Par exemple :

gateway=192.168.0.8


Retour aux optoptionsd'amorçageo_acpiOptions de noyau : acpiACPI (Advanced Configuration and Power Interface) est un standard qui définit les interfaces de gestion d'énergie et de configuration entre un système d'exploitation et le BIOS. Par défaut, acpi est activé lorsqu'un BIOS ultérieur à l'année 2000 est détecté. Il existe plusieurs paramètres utilisés couramment pour contrôler le comportement de ACPI :

pci=noacpi -- ne pas utiliser ACPI pour router les interruptions PCI
acpi=oldboot -- uniquement les parties de ACPI qui relèvent de l'amorçage restent activées
acpi=off -- désactiver ACPI complètement
acpi=force -- activer ACPI même si votre BIOS est antérieur à 2000



Retour aux optoptionsd'amorçageo_ideOptions de noyau : ideÀ la différence de SCSI, IDE est utilisé couramment sur la plupart des postes de travail de bureau. Pour réduire certains problèmes matériels qui se produisent avec les systèmes IDE, utilisez le paramètre de noyau :

ide=nodma -- désactiver dma pour les périphériques IDE


Retour aux optoptionsd'amorçagebitsSélection du type de logicielVous avez le choix entre installer la version 32 bits ou la version 64 bits de Mandriva Linux.

Retour à la mainpagededémarrage