mainKäynnistyslataimen ohjeTervetuloa Mandriva Linux 2008

Käytä tätä valikkoa halutun toiminnon valitsemiseen. Jos sinulla on ongelmia ohjejärjestelmän käytössä, paina F1 päästäksesi ohjejärjestelmän helpkuvaukseen. Tämän valikon päätoiminnot ovat:

harddiskKäynnistäkiintolevyltä: Tämä valinta ei tee mitään järjestelmällesi. Se käynnistää ainoastaan aiemmin asennetun käyttöjärjestelmän.

linuxAsennus: Tämä asennustila toimii useimmissa tietokoneissa. Jos koet järjestelmän lukkiutumisen käynnistyksen yhteydessä tai ongelmia laitteiston tunnistuksessa, kuten levyasemaohjaimet ja verkkokortit, kokeile jotain seuraavista asennus-valinnoista.

noacpiAsennus--ACPIpoiskäytöstä: Useissa nykyisin myytävistä tietokoneista on epätäydellinen tai viallinen ACPI toteutus. Tämä valinta poistaa ACPI:n tuen ytimestä, mutta silti käyttää useita suorituskykyyn liittyviä ominaisuuksia, kuten DMA:ta IDE-kiintolevyille.

failsafeAsennus--Turvallisetasetukset: Jos et onnistunut tekemään Asennusta, tämä valinta voi ratkaista tilanteen.

rescuePelastusjärjestelmä: Tämä käynnistyslevynkuva käynnistää pienen Linux-järjestelmän keskusmuistiin (RAM). Tämä on käytännöllistä jos järjestelmä ei käynnisty kunnolla. Tämän järjestelmän käynnistyttyä kirjaudu pääkäyttäjänä (root).

memtestMuistitesti: Muistin testaaminen on käytännöllistä muutenkin kuin uusien muistimoduulien asentamisen jälkeen. Muistitesti on rasitustesti suurelle osalle tietokonettasi, ja se voi indikoida laitteisto ongelmista.

optKäynnistysvalinnat: Käynnistysvalinnoissa voit muuttaa kokonaisuudessaan järjestelmäsi käyttäytymistä. Nämä ovat ytimen asetuksia.

helpF1Ohje: Tämä ohje on asiayhteys riippuvainen. Se näyttää eri näkymän riippuen valitusta kohdasta käynnistysruudulla Tästä ohjejärjestelmästä on myös kuvaus saatavilla.

videomodeF3Videotila: Valitse erilaisten näytön resoluutioiden välillä asennuksen aikana. Jos kohtaat ongelmia graafisessa asennuksessa, tekstitila voi olla toimiva vaihtoehto sinulle.

install_srcF4Asennuksenlähde: Valitse käytettävä asennuslähde.

keytableF2Kieli: Aseta käynnistyslataimessa käytettävä kieli ja näppäimistökartta.

driverupdateF5Ajurinpäivitys: Erittäin uusissa koneissa ajurin päivitystä saatetaan tarvita järjestelmän asennuksessa.helpOhjejärjestelmän käyttöKäynnistyslataimen ohje on asiayhteys riippuvainen. Se antaa sinulle tietoja valitusta valikon kohdasta tai, jos olet muokkaamassa käynnistysvalintoja, se yrittää etsiä tietoja valinnasta, jonka päällä kursori on.

Ohjausnäppäimet

Nuoli ylös: korostaa seuraavan linkin
Nuoli alas: korostaa seuraavan linkin
Nuoli vasemmalle, Askelpalautin: palaa edelliseen aiheeseen
Nuoli oikealle, Enter, Välilyönti: seuraa linkkiä
Page Up: vierittää sivun ylöspäin
Page Down: vierittää sivun alaspäin
Home: menee sivun alkuun
End: menee sivun loppuun
Esc: lopeta ohje


Palaa mainAloitussivulledriverupdateAjurin päivitysJos tarvitset päivityslevykettä tai CD-ROM:a, paina F5. Käynnistyslatain pyytää syöttämään ajurin päivitysmedian Linux:n ytimen lataamisen jälkeen.

Ajurin päivitys on yleensä levyke, missä on uusi versio laitteistoajurista tai virheenkorjauksesta joka tarvitaan asennuksen aikana.

Palaa mainAloitussivullevideomodeVideotilan valintaPaina F3 saadaksesi luettelon videotiloista, joita näytönohjaimesi tukee. Korkein tila, jota monitorisi voi käyttää on esivalittuna.

On mahdollista, että monitoriasi ei onnistuttu tunnistamaan automaattisesti. Tällaisessa tapauksessa valitse haluamasi tila manuaalisesti.

Jos järjestelmälläsi on ongelmia näytönohjaimen kanssa asennuksen aikana, tekstitilaa voidaan käyttää väliaikaisena ratkaisuna.

Palaa mainAloitussivullekeytableKieli ja näppäimistökartan valintaPaina F2 vaihtaaksesi käynnistyslataimen käyttämää kieltä ja näppäimistökarttaa.

Palaa mainAloitussivulleinstall_srcAsennuksen lähdePaina F4 valitaksesi asennuslähteen.

Tämä on sama kuin käyttäisi o_installasenna käynnistysvalintaa.

Palaa mainAloitussivullelinuxAsennusValitse Asennus aloittaaksesi oletusasennuksen. optKäynnistysvalinnassa nnettuja valintoja käytetään käynnistyksen yhteydessä. Tämä kohta ottaa käyttöön monia yleisesti käytössä olevia laitteiston ominaisuuksia.



Palaa mainAloitussivulleharddiskKäynnistä kiintolevyltäValitse Käynnistä asennettu käyttöjärjestelmä käynnistääksesi paikalliselle kiintolevylle asennetun järjestelmän. Tämä järjestelmä tulee olla oikein asennettu, koska vain ensimmäisen levyn MBR (Master Boot Record) käynnistetään. Ensimmäisen kiintolevyn laite-ID on tietokoneen BIOS:n tarjoama.

Käytä tätä jos unohdit poistaa CD:n tai DVD:n asemasta, ja haluat käynnistää tietokoneen kiintolevyltä.



Palaa mainAloitussivullenoacpiAsennus -- ACPI pois käytöstäAivan uudet laitteet vaativat joskus ACPI:n hallitsemaan keskeytyksiä. ACPI korvaa täysin vanhan APM-järjestelmän

Valitse Asennus -- ACPI pois käytöstä jos kohtaat ongelmia ytimen latuksen aikana. Tunnettuja ongelmia tietokoneissa ACPI:n kanssa ovat:

* ydin pysähtyy käynnistyksessä
* PCI-kortteja ei tunnisteta tai niitä ei alusteta oikein



Palaa mainAloitussivullefailsafeAsennus -- Turvalliset asetuksetValitse Asennus -- Turvalliset asetukset jos kohtaat pysähtymisiä asennuksen aikana tai toistamattomia virheitä. Tämä valinta poistaa DMA:n IDE-asemien käytöstä ja kaikki virranhallinta toiminnot. Katso myös ytimen valinnat o_acpiacpi ja o_ideide.

Palaa mainAloitussivullerescuePelastusjärjestelmäPelastusjärjestelmä on pieni RAM-levypohjainen järjestelmä. Sieltä on mahdollista tehdä kaikenlaisia muutoksia asennettuun järjestelmään. Koska vain alemmantason työkalut ovat järjestelmän käytettävissä, se on suunnattu asiantuntijoille.



Palaa mainAloitussivullememtestMuistitestiMukana oleva Muistitesti tarjoaa hyvät mahdollisuudet järjestelmän laitteiston rasituskokeeseen. Päätarkoitus on tunnistaa rikkoontunut RAM, mutta se rasittaa myös useita muita järjestelmän osia.
Ei ole mitään takeita, että muisti olisi kunnossa vaikka virheitä ei löydy, mutta yleensä useimmat muistiviat löydetään.


Palaa mainAloitussivulleoptKäynnistysvalinnatKäytettävissä on kahden tyyppisiä käynnistysvalintoja: Asennusohjelmaan vaikuttavat valinnat sekä ytimen valinnat. Jotkin yleisimmistä valinnoista ovat:

a) asennusvalinnat

o_installasennus -- valitse asennuslähde
networkverkkovalinnat -- verkkovalinnat


b) ytimen valinnat

o_splashsplash -- vaikuta splash-ruudun käyttäytymiseen
o_acpiacpi -- advanced configuration and power interface
o_ideide -- ohjaa IDE-alijärjestelmää


Palaa mainAloitussivulleo_installAsennusvalinnat: asennusOletuksena paikalliset CD-ROM:t etsitään asennuslähteiksi. Verkkoasennukseen valitse asennus-valinta. Mahdollisia asennustapoja ovat
* FTP
* NFS
* HTTP
Käytettävä syntaksi on kuin standardi URL. Esimerkiksi, jos palvelimesi löytyy osoitteesta 192.168.0.1 ja haluat tehdä NFS-pohjaisen asennuksen tämän palvelimen hakemistosta /install, määritä lähde seuraavasti:

install=nfs://192.168.0.1/install

Verkkokortti määritetään joko dhcp tai sinun täytyy määrittää parametrit itse kuten networkverkkovalinnat kohdassa kuvataan.


Palaa optKäynnistysvalintoihino_splashYtimen valinnat: splashsplash-ruutu on kuva, joka näytetään järjestelmän käynnistyksen yhteydessä.

splash=0

splash-ruutu on poistettu käytöstä. Tämä voi olla käytännöllistä vanhoilla monitoreilla tai jos ongelmia ilmenee.

splash=verbose

Ottaa käyttöön splash-ruudun, ydin- ja käynnistysviestit näkyvät silti.

splash=silent

Ottaa käyttöön splash-ruudun, mutta ei viestejä. Näiden sijasta näytetään edistymispalkki.

Palaa optKäynnistysvalintoihinnetworkAsennusvalinnat: verkkovalinnatOn mahdollista määrittää verkkoliitäntä nyt. Laitteisto tunnistetaan myöhemmin DrakX:n toimesta. Vähimmäismäärä valintoja verkkokortin määrittämiseksi koostuu koneen IP:stä ja verkkomaskista. Esimerkiksi:

hostip=192.168.0.10 netmask=255.255.255.0

tai lyhemmässä muodossa:

hostip=192.168.0.10/24

Jos määrität o_installverkkokortti-pohjaisenasennuksen ja et määritä molempia näistä valinnoista, asennusohjelma yrittää määrittää verkkoliittymän dhcp:llä. Jos tarvitset oletusyhdyskäytävän, määritä se valinnalla gateway. Esimerkiksi:

gateway=192.168.0.8


Palaa optKäynnistysvalintoihino_acpiYtimen valinnat: acpiACPI (Advanced Configuration and Power Interface) on standardi, joka määrittää virran- ja laitteistohallinnan liittymän käyttöjärjestelmän ja BIOS:n välille. Oletuksena acpi on käytössä kun BIOS tunnistetaan uudemmaksi kuin vuodelta 2000. On olemassa useita yleisesti käytössä olevia parametreja ACPI:n käyttäytymisen ohjaamiseksi:

pci=noacpi -- älä käytä ACPI:a ohjaamaan PCI-keskeytyksiä
acpi=oldboot -- vain osa ACPI:sta, jotka kuuluvat käynnistykseen ovat käytössä
acpi=off -- poistaa ACPI:n käytöstä täydellisesti
acpi=force -- ottaa ACPI:n käyttöön, vaikka BIOS olisi päivätty ennen vuotta 2000



Palaa optKäynnistysvalintoihino_ideYtimen valinnat: ideIDE, toisinkuin SCSI, on yleisesti käytetty useimmissa työasemissa. Ohittaaksesi joitakin IDE-järjestelmien laitteisto-ongelmia, käytä ytimen parametria:

ide=nodma -- ottaa DMAn pois IDE asemien käytöstä


Palaa optKäynnistysvalintoihin.bitsOhjelmistotyypin valintaVoit valita asennatko 32- vai 64-bittisen version Mandriva Linux:sta.

Palaa mainAloitussivulle